Copyright: Copyright (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)


Sisältö

ColorControl

Käyttöohjeet

Copyright (c) 1999, ELSA AG (Aachen, Germany)

Sisältö

Esittely

Käyttöohjeet

Mitä gammakorjaus on

Miksi vielä yksi työkalu

Miten työkalu käynnistetään

Ohjauselementtien käyttö

Laskukaavat

Virheen käsittely

Ei kuvamuutoksia

Säädöt epäonnistuvat

Esittely


Esittely

Esittely

Ohjelma ELSA ColorControl tekee monitorinne optimaalisen värien- ja kirkkaudensovituksen mahdolliseksi.

Riippuen CRT näyttöruudun teknisestä väistämättömästä epälineaarisuudesta kirkkauden kulussa tai eri kuvatiiviysalgoritmien tuloksena, on keskimmäiset värisävyt yleensä lian tummia valokuvien tai pelien näytössä. Mikäli näitä virhe-esityksiä yritetään korjata monitorissa olevien kirkkauden ja kontrastinsäätimien avulla, tulee kuvasta yleensä vielä huonompi. Usein kontrasti epäonnistuu vaaleissa kuvaosissa tai kuva vaikuttaa liian kovalta.

ELSA ColorControl tarttuu grafiikkakorttiin (ennen monitoria) kuvatietojen siirrossa ja tekee siten myös "keski" kirkkauteen vaikuttamisen valikoivasti mahdolliseksi. Siten pystytte käyttämään täysin monitorinne sekä kontrasti- että kirkkauslaajuutta.

Käyttöohjeet
Sisältö


Käyttöohjeet

Käyttöohjeet

Mitä "gammakorjaus" on

Melkein kaikissa monitoreissa käytetyt elektronisädeputket (CRT) ovat teknologisesti epälineaarisia: valon intensiteetti CRT-monitorin kuvapinnalla on epälineaarinen syöttöjännitteen toiminto, jonka grafiikkakortti lähettää monitorille. Tällä ilmiöllä on erilaisia syitä, kuten esim. fysikaalinen vaikutus kuvaputkissa tai ihmissilmän psykologinen herkkyys.

Gammakorjaukseksi nimitetään vain tämän epälineaarisuuden tasoitusprosessia oikean kuvan saavuttamiseksi. Koska sekä elektronisädeputkien valofosforilla sekä myös ihmissilmällä on erilainen herkkyys eri värejä kohtaan, tulee nämä korjaukset tehdä teoreettisesti jokaisen värikomponentin, punaisen, vihreän ja sinisen, kohdalla erikseen.

Miksi vielä yksi työkalu

Melkein kaikissa monitoreissa on asetussäädin, jolla voidaan säätää helposti ja selväpiirteisesti kirkkautta ja kontrasteja. Tällä säätimellä on se vika, että se vähentää valmiin kuvan värien laajuutta. Usein joko kuvan vaaleat alueet (valoisuus) "ylivalottuvat" tai struktuurit tummilla alueilla (varjot) muuttuvat ääriviivattomiksi mustiksi alueiksi. Tämän syynä on, että tämä säädin yleensä muuttaa vain kuvaputkien perustasoa tai jännitteen vahvistusta. Jännitekäyrän lineaarisuus ja siten kirkkauskäyrän epälineaarisuus säilyvät muuttumattomina.

Tämän vastakohtana ELSA ColorControl pystyy muuttamaan keskisävyjä ilman että valojen ja varjojen kirkkaus muuttuu. Nämä muutokset voidaan suorittaa siten joka värikomponentille erikseen. Siten värilämpötilan sovitus on jopa tietyissä rajoissa mahdollista, niin että moninäyttökäytössä voidaan esim. verrata kahta eri monitoria toisiinsa.

Miten työkalu käynnistetään

Ohjelma ELSA ColorControl tallentuu asennuksen yhteydessä lisäsivuna ruutuun Näytön ominaisuudet. Voitte käynnistää sen samalla kun aktivoitte Ohjauspaneelissa Näyttö-kuvakkeen. Näkyvissä olevassa ruudussa on sivu, jonka kuvakkeeseen on merkitty ELSA ColorControl. Jos napsautatte kuvaketta, niin ikkuna, jossa työkalu on, avautuu.

Windows® 98:ssa ja Windows® 2000:ssa pääsette ohjelmaan valikosta Asetukset tai Settings ja siellä optiossa Lisäasetukset tai Advanced.

Ohjauselementtien käyttö

ELSA ColorControl ohjelman käyttäjäpinnan alimmassa osassa on ohjauselementit, joilla värikorjauksen ominaispiirrettä voidaan säätää. Kolme alinta säädintä ovat kolmen värikomponentin gammakorjausta varten, yläpuolella on kaksi säädintä kirkkautta (Blacklevel) ja kontrastia (Picture) varten.

Yläosassa on näyttöpinta, jossa todelliset säädetyt väri-korjauskäyrät voidaan arvioida. Siitä oikealle sijaitsee ohjauselementit, joilla voidaan tallentaa tai ladata uudelleen optimaaliset asetukset tietyille sovellutustapauksille tietyllä nimellä.

Gammakorjaussäädin

	Kolmella gammakorjaussäätimellä voidaan säätää korjauskäyrien kerroin kolmea värikomponenttia varten.  Siten tapahtuu siirto vasemmalle gamma-arvon pienennys, mitä keskisävyn pimennys vastaa ja päinvastoin. Sillä aikaa kun liikutatte säädintä hiirellä, voitte lukea todellisen gammakertoimen pienestä suorakulmiosta. Arvoalue vaihtelee n. 0.1 vasemmalla ja 5.0 oikealla puolella. Korjauskäyrän arvon tarkan laskennan löydätte kappaleesta Laskukaavat. Tiedostossa Siirron liitos voidaan kolme säädintä yhdistää, niin että kaikki kolme värikomponenttia muutetaan samalla tavalla.

Kirkkaus

	Ylimällä kolmesta säätimestä vaikutetaan kuvan kirkkauteen. Tämä säädin toimii, kuten kontrastin säädin, aina kaikilla kolmella värikomponentilla samanaikaisesti. Täsmällisesti ilmaistuna, tällä ohjauselementillä säädetään jännite, joka syntyy grafiikkakortista monitoriin, silloin kun näyttöruudulla näkyy puhdas musta (pohjakirkkaus). Negatiivisten arvojen kohdalla (säädin vasemmalla keskiasennosta) värisävyjen määrää säädetään, sitä varten monitorissa ei ole jännitettä. Tarkan korjauskäyrien arvojen laskennan löydätte kappaleesta Laskukaavat. Huomio! Jos muutatte vain tämän parametrin, niin näyttöruudulla näkyvien värien määrä pienenee. Sitä paitsi tämän arvon asetus on vain yhdessä gammasäätimen kanssa merkityksellinen.

Kontrasti (Contrast, Picture)

	Toinen säädin vaikuttaa korjauskäyrien nousuun ja sitä kutsutaan ammattikirjallisuudessa myös kuva-parametriksi. Tämä parametri muuttaa valoisuuden voimakkuutta ja siihen suhteellisesti välisävyjä. Koska tummat sävyt eivät muutu, niin kontrasti muuttuu sitä kautta. Säädin Kontrasti toimii, kuten kirkkaudensäädinkin, kaikilla kolmella värikanavalla samanaikaisesti.

Näyttöelementti

Ylimmässä kuvanosassa näkyvä diagrammi antaa Teille yleiskuvan todellisista säädetyistä värikorjauskäyristä. Siten X-akselilla (vaakasuora) näkyy kuvan kirkkaudenarvo ja Y-akselilla (pystysuora) paletista kehitetty lähtöjännite (siis kehitetyn monitorikuvan voimakkuus).

Siten ilmenee, että "ylöspäin taipuvalla" käyrällä on kirkkausprofiili suurenevilla keskisävyillä.

Näytössä näkyy jokaiselle värikomponentille yksittäinen käyrä tietyssä värissä. Jos useampi käyrä on toistensa päällä, niin siitä syntyy vastaavasti sekoitusväri.

Tallennusmahdollisuudet

Korjauskäyrän tallentamiseksi avatkaa tiedosto kohdasta Tallenna nimellä… ja kirjoittakaa näkyvään tiedostonimi-ruutuun haluttu nimi. Tämä nimi näkyy listassa Asetukset, jonka avulla voitte nopeasti vaihtaa eri tietueiden välillä.

Tiedostolla Vakio asetatte alkuperäissäädöt (yksi-yhteen-korjauskäyrä) uudelleen.


Korjauskäyrien laskukaavat

Tässä luvussa kuvataan laskualgoritmi, jonka avulla säätimen asennosta voidaan laskea korjauskäyrän arvo.

Tämä lasku suoritetaan jokaiselle värikomponentille erikseen. Siten seuraavan kaavan mukaan jokaiselle 256 syöttöarvolle 0.0 ja 1.0 välillä lasketaan oikea tulos, josta syntyy oikea käyrä.

Syöttöparametri

Symboli	Nimi	Määr.-alue	Selitys
i	Voimakkuus	0.0 .. +1.0	Syöttö värinvoimakkuus. Näyttöelementin X-akseli
pic	Kontrasti	-2.0 .. +2.0	Kontrastisäätimen arvo
bl	Kirkkaus	-2.0 .. +2.0	Kirkkaudensäätimen arvo
ga	Gamma	0.1 .. +5.0	Gammasäätimen arvo

Laskukaava

Lähtövoimakkuuden tulos a lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Jos arvo a on tässä laskussa pienempi kuin 0.0 tai suurempi kuin 1.0 asetetaan se 0.0:lle tai 1.0:lle.

Sen jälkeen tulos a kerrotaan 65535:lla ja lähetetään grafiikkakorttiin.

Esittely
Virheen käsittely
Sisältö


Virheen käsittely

Virheen käsittely

Kuvan muutoksia ei ole havaittavissa

Tavallisesti kirkkauden tai gamma-asetusten muutokset näkyvät heti monitorissa. Jos ette havaitse muutoksia, niin käyttämänne ohjain ei tue tämänhetkisessä näyttöruututilassa gammakorjausta. Useimmiten se on käytetyssä värisyvyydessä.

Yrittäkää säätää toinen väritarkkuus (16 tai 32 bpp).

Asetus epäonnistuu

Jos asetuksen muutoksen yhteydessä kuva monitorissa muuttuu, jos Windowsin uudelleen käynnistyksen jälkeen asetukset epäonnistuvat, niin grafiikanohjain ei tallenna väriasetuksia.

Muutamien vanhempien grafiikkaohjainten kohdalla se on tavallista, koska ELSA ColorControl käyttää niiden yhteydessä vakio-Windows-liitäntöjä värikorjaukseen, jotka eivät ole suunniteltu tallentamiseen uudelleenkäynnistyksen kautta.

Käyttöohjeet
Sisältö


Tästä listasta voitte valita alueen, jolla väriasennusten tulee olla voimassa. Vain "Desktop" voidaan valita.


Asetetun korjauskäyrän graafinen näyttö.


Valitkaa tässä yksi itsemäärittelevistä asetuksista.


Napsauttakaa tässä todellisten asetusten tallentamiseksi tietyllä nimellä.


Napsauttakaa tässä itsemäärittelevien asetusten tyhjäämiseksi.


Napsauttakaa tässä ohjaimen vakio-korjauskäyrän säätämiseksi.


Tämä säädin vaikuttaa pohjakirkkauteen.


Tämä säädin vaikuttaa vaaleiden sävyjen voimakkuuteen tai kontrastiin.


Tämä säädin asettaa gammaparametrin punaiselle värikanavalle.


Tämä säädin asettaa gammaparametrin vihreälle värikanavalle.


Tämä säädin asettaa gammaparametrin siniselle värikanavalle.


Aktivoikaa tämä tarkastusrasia kolmen säätimen yhdistämiseksi gammaparametriin.